Log Effective Temperature

3.63.53.4X

TWA 5A

TWA 5B

HR 7329B

GL 577B/C

GL 503.2

0.700.500.300.150.080

0.055

0.035

10103x10

10106789

Age (years)

Solar Masses

-3-2-10

Log Solar Luminosities