Table 1. Backoff and Walkdown distances (arcseconds)

FGS 1 FGS 1R^� FGS 2 FGS 3

X Backoff 0.45 0.45 0.10 0.28 Y Backoff 0.45 0.45 0.10 0.28 X Walkdown 0.43 0.53 0.68 0.88 Y Walkdown 0.63 0.78 0.94 0.59

�FGS 1 replacement, Feb. 1997 Servicing Mission.