.123-1-2-3

-1

-2

-3

1

2

3YX(start)Start of Walkdown

Secondary Scanned in X,Not Scanned in Y

INTERFEROMETRIC AREALCOVERAGE INFINE LOCK "WALKDOWN"

X(end)

Y(start)

Y(end)

Primary in Fine Lockat End of Walkdown